LIBRARY libzstd.dll
EXPORTS
    ZDICT_getDictID
    ZDICT_getErrorName
    ZDICT_isError
    ZDICT_trainFromBuffer
    ZSTD_CStreamInSize
    ZSTD_CStreamOutSize
    ZSTD_DStreamInSize
    ZSTD_DStreamOutSize
    ZSTD_adjustCParams
    ZSTD_checkCParams
    ZSTD_compress
    ZSTD_compressBegin
    ZSTD_compressBegin_advanced
    ZSTD_compressBegin_usingDict
    ZSTD_compressBlock
    ZSTD_compressBound
    ZSTD_compressCCtx
    ZSTD_compressContinue
    ZSTD_compressEnd
    ZSTD_compressStream
    ZSTD_compress_advanced
    ZSTD_compress_usingCDict
    ZSTD_compress_usingDict
    ZSTD_copyCCtx
    ZSTD_copyDCtx
    ZSTD_createCCtx
    ZSTD_createCCtx_advanced
    ZSTD_createCDict
    ZSTD_createCDict_advanced
    ZSTD_createCStream
    ZSTD_createCStream_advanced
    ZSTD_createDCtx
    ZSTD_createDCtx_advanced
    ZSTD_createDDict
    ZSTD_createDStream
    ZSTD_createDStream_advanced
    ZSTD_decompress
    ZSTD_decompressBegin
    ZSTD_decompressBegin_usingDict
    ZSTD_decompressBlock
    ZSTD_decompressContinue
    ZSTD_decompressDCtx
    ZSTD_decompressStream
    ZSTD_decompress_usingDDict
    ZSTD_decompress_usingDict
    ZSTD_endStream
    ZSTD_estimateCCtxSize
    ZSTD_estimateDCtxSize
    ZSTD_flushStream
    ZSTD_freeCCtx
    ZSTD_freeCDict
    ZSTD_freeCStream
    ZSTD_freeDCtx
    ZSTD_freeDDict
    ZSTD_freeDStream
    ZSTD_getBlockSizeMax
    ZSTD_getCParams
    ZSTD_getDecompressedSize
    ZSTD_getErrorName
    ZSTD_getFrameParams
    ZSTD_getParams
    ZSTD_initCStream
    ZSTD_initCStream_advanced
    ZSTD_initCStream_usingCDict
    ZSTD_initCStream_usingDict
    ZSTD_initDStream
    ZSTD_initDStream_usingDDict
    ZSTD_initDStream_usingDict
    ZSTD_insertBlock
    ZSTD_isError
    ZSTD_isFrame
    ZSTD_maxCLevel
    ZSTD_nextInputType
    ZSTD_nextSrcSizeToDecompress
    ZSTD_resetCStream
    ZSTD_resetDStream
    ZSTD_setDStreamParameter
    ZSTD_sizeof_CCtx
    ZSTD_sizeof_CDict
    ZSTD_sizeof_CStream
    ZSTD_sizeof_DCtx
    ZSTD_sizeof_DDict
    ZSTD_sizeof_DStream
    ZSTD_versionNumber
